Cvičení: L’Hospitalovo pravidlo, symboly o, O, ∼, ≃, limita posloupnosti (Heineho věta):

• lim_{x→0} cos x − e^{− x22}

x^4 • lim_{x→0}( 1 x − 1 sin x ) • lim_{x→0} 1 x ( 1 x − cos x sin x ) • lim_{x→+∞} x^p ln x , p < 0 • lim_{x→0+} x^x • lim_{x→+∞} x^ne^{−ax} , a ∈ R^+ , n ∈ N • lim_{x→0+} x^x − cos x x ln x • Necht’ existuje v bodě a ∈ R druhá derivace f^{′′}(x) funkce f(x). Dokažte, že

lim_{ϵ→0} f(a − ϵ) + f(a + ϵ) − 2f(a) ϵ^2

= f^{′′}(a)

• lim_{n→∞} n((1 + 1 n )^n − e)

• lim_{n→∞}(n^2 + 1)^{12} (arctg(n) − π 2 ) • Pro jaké a ∈ R platí

ln(1 + (x tg(x))^{12} ) (e^{(x 12 )} − 1)^3

∼ x^a pro x → 0+

• (x + (x + x^{12} )^{12} )^{12} ≃ x^{18} pro x → 0+ • (x + (x + x^{12} )^{12} )^{12} ≃ x^{12} pro x → +∞